Ŕőŕřăćłă

Ć śšăšĳě C. Č. Łăřÿěŋąőľň, Ě. đ. Łőřğĺŋĺŋ,

Ć. Č. Ĺćăŋőć, \Śćěřţšőŋłőě řăśźěŕńěŋĺě ć ň¿- őŋŋőň ćőďőřőďě: ŁİĎ ŕőŕřăćłĺ ŕőř£ďłă α^2",

őŕşąńĺłőćăŋŋőľ ć šőňě 88, ćżŕ. 10, ś. 737 (2008), ŕřĺ ćżůĺśńěŋĺĺ ćłńăďă ŕőń£řĺğăűĺĺ ćăłşşňă ćšőřőčő ŕőř£ďłă ć śćěřţšőŋłőě řăśźěŕńěŋĺě ć ň¿őŋŋőň ćőďőřőďě ŕřĺ řăśůěšě ďń£ őďŋőľ ĺğ ďĺăčřăňň (ďĺăčřăňňă e šăąńĺűż 2) ążńă ďőŕşźěŋă őÿĺąłă. Ŕřăćĺńĳŋżľ łőňąĺŋăšőřŋżľ ňŋőęĺšěńĳ 2 ążń şłăğăŋ ć šăąńĺűě, ŋő ŕřőŕşźěŋ ć śőąśšćěŋŋő ćżůĺśńěŋĺ£ţ. İšő śďćĺčăěš ćěńĺůĺŋş ŋăľďěŋŋőľ ŕőŕřăćłĺ. Ĺśŕřăćńěŋŋă£ Šăąńĺűă 2 ŕřĺćěďěŋă śŕřăćă.

Řěğşńĳšăšż śšăšĳĺ ňěŋ£¿šś£ śńěďş¿źĺň őąřăğőň.

1. Ŕőŕřăćłă ďń£ 1s śőśšő£ŋĺ£, şŕőň£ŋşšă£ ćő Ććěďěŋĺĺ śšăšĳĺ, ĺğňěŋĺš śćő¿ őšŋőśĺšěńĳŋş¿ ćěńĺůĺŋş ś 59 ppm ŋă 67 ppm.

2. Ŕőŕřăćłă ŋă ¡ťťěłšż ŕőń£řĺğăűĺĺ ćăłşşňă ćšőřőčő ŕőř£ďłă ł řăğŋőśšĺ śćěřţšőŋłĺţ řăśźěŕńěŋĺľ şřőćŋěľ 1s ĺ 2s, řăśśňăšřĺćăěňőľ ć śšăšĳě, ĺğňěŋĺńś£ ś −1.728 42 · 10�^6 ¡Ć ŋă −1.8606 · 10�^6 ¡Ć. Ć řěğşńĳšăšě ŕőńŋżľ řěğşńĳšăš ďń£ śŕěűĺťĺůěśłĺţ ň¿őŋŋżţ ćłńăďőć śőśšăćĺń ´E^{(μQED)}_{21} = −129.011(2)·

10�6 ¡Ć, ă ŋě ´_E^{(μQED)}_{21} =_−128_.878(2)_· 10�6 ¡Ć.

3. Ŕřăćĺńĳŋżľ şůěš łőňąĺŋăšőřŋőčő ťăłšőřă šăłęě ĺğňěŋ£ěš őśŋőćŋőľ řěğşńĳšăš śšăšĳĺ (ŕřěďśšăćńěŋŋżľ ć şřăćŋěŋĺĺ ąěğ ŋőňěřă ŋă śšř. 741):

´E_{21} = ( 127.06(49) + 1.03(1)

´E^{eNucl}_{hfs} (1s) ´E^{eNucl,0} hfs (1s) +

+ 1.96(2) ( R_E R_0

)_2 − 0.46(1) ( R_M R_0

)_2) × 10�^6¡Ć.

Řăŋěě ŕěřćőě śńăčăěňőě ć śłőąłăţ řăćŋ£ńőśĳ −126.93(49), ĺ őŋő ĺğňěŋĺńőśĳ ŋă ćěńĺůĺŋş, łőšőřă£

Ćłńăďż ¡ńěłšřőŋŋőľ ŕőń£řĺğăűĺĺ ćăłşşňă ćšőřőčő ŕőř£ďłă ć ŚŠŘ ć ň¿őŋŋőň ćőďőřőďě. Ĺśŕřăćńěŋŋă£ ćěřśĺ£ Šăąńĺűż 2 śšăšĳĺ: ĺśŕřăćńěŋż ćłńăď e ĺ ćěńĺůĺŋă ŕőńŋőľ ŕőŕřăćłĺ.

śşźěśšćěŋŋő ňěŋĳÿě šěőřěšĺůěśłőľ ŕőčřěÿŋőśšĺ, ść£ğăŋŋőľ ś ŋěĺğćěśšŋżňĺ ćłńăďăňĺ (ŕőŕřăćłĺ ł őšďăůě).

240 Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ šőň 89 ćżŕ. 3 { 4 2009