Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ, šőň 94, ćżŕ. 7, ś. 610 { 613 cfl 2011 č. 10 őłš£ąř£

Ŕř£ňőě ŋăąń¿ďěŋĺě ćŋşšřĺłńăśšěřŋżţ řěăłűĺľ, ĺŋďşűĺřőćăŋŋżţ ć łńăśšěřăţ (CF_3I)_n ťěňšőśěłşŋďŋżň ŞŤ-ĺğńşůěŋĺěň

Ć. Ň. Ăŕăšĺŋ, Ć. Ő. Łőňŕăŋěű, Ć. Ŋ. Ńőţňăŋ, Ŋ.-Ď. Ď. Őčşřőł, Ď. Č. Ŕőľďăÿěćr, Ě. Ă. Ř£ąőć^{1)}, Ś. Ć. Ůěłăńĺŋ

Ĺŋśšĺšşš śŕěłšřőśłőŕĺĺ ŘĂŊ, 142190 Šřőĺűł, Řőśśĺ£

r_{Ňőśłőćśłĺľ ťĺğĺłő-šěţŋĺůěśłĺľ ĺŋśšĺšşš (čőśşďăřśšćěŋŋżľ şŋĺćěřśĺšěš), 141700 Ďőńčőŕřşďŋżľ, Řőśśĺ£}

Ŕőśšşŕĺńă ć řěďăłűĺ¿ 16 ăćčşśšă 2011 č.

Őśşźěśšćńěŋő ŕř£ňőě ŋăąń¿ďěŋĺě ćŋşšřĺłńăśšěřŋżţ řěăłűĺľ, ć šőň ůĺśńě řěăłűĺĺ őąřăğőćăŋĺ£ ňőńěłşń£řŋőčő ĺőŋă I^+_2 , ĺŋĺűĺĺřşěňżţ ć łńăśšěřăţ (CF3I)n ŞŤ-ĺğńşůěŋĺěň ťěňšőśěłşŋďŋőľ ďńĺšěńĳŋőśšĺ. Ŕőłăğăŋő, ůšő ĺňě¿šś£ ďćă łăŋăńă őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 ś ţăřăłšěřŋżňĺ ćřěňěŋăňĺ τ1 ß 1 ŕś ĺ τ2 ß 7 ŕś. Ŕřěďńőęěŋă ňőďěńĳ ĺśśńěďşěňżţ řěăłűĺľ, łőšőřă£ ţőřőÿő śőčńăśşěšś£ ś řěğşńĳšăšăňĺ ¡łśŕěřĺňěŋšă.

1. Őďŋĺň ĺğ ŕřĺňěůăšěńĳŋżţ śćőľśšć ňőńěłşń£řŋżţ łńăśšěřőć ăńłĺń ľőďĺďőć šĺŕă (R{I)n £ćń£ěšś£ őąřăğőćăŋĺě ňőńěłşń£řŋőčő ľőďă ć łăůěśšćě ŕřőďşłšă ŕřĺ ćőğąşęďěŋĺĺ ¡šĺţ łńăśšěřőć ŞŤ ńăğěřŋżň ĺğńşůěŋĺěň. Ćŕěřćżě ¡šőš ŕřőďşłš ć ćĺďě ňőńěłşń£řŋőčő ĺőŋă I^+_2 ŋăąń¿ďăńś£ ŕřĺ ŞŤ ňŋőčőťőšőŋŋőľ ĺőŋĺğăűĺĺ (ŇŤĹ) ďĺňěřőć (CH_3I)_2 ĺğńşůěŋĺěň XeCl (308 ŋň) ĺ ArF (248 ŋň) ńăğěřőć [1]. Ćŕőśńěďśšćĺĺ őąřăğőćăŋĺě ňőńěłşń£řŋőčő ľőďă ŋăąń¿ďăńőśĳ šăłęě ŕřĺ ŞŤ-ćőğąşęďěŋĺĺ łńăśšěřőć ĺ ďřşčĺţ ňőńěłşń (C_2H_5I, C_3H_7I, HI ĺ š.ď.) [2]. Ĺőŋ I^+_2 ŋăąń¿- ďăńś£ šăłęě ŕřĺ ŞŤ ŇŤĹ łńăśšěřőć ňőńěłşńż CF_3I [3, 4]. Őąřăğőćăŋĺě ňőńěłşń£řŋżţ ŕřőďşłšőć I_2 ĺ I^+_2 ŕřĺ ŞŤ-ćőğąşęďěŋĺĺ łńăśšěřőć ăńłĺń ľőďĺďőć őłăğăńőśĳ ďőśšăšőůŋő őąźĺň £ćńěŋĺěň ďń£ ďăŋŋőčő šĺŕă łńăśšěřőć, ůšő śćĺďěšěńĳśšćşěš ő ŋăńĺůĺĺ ć ŋĺţ ŋőćżţ ŕő śřăćŋěŋĺ¿ ś ňőŋőňěřăňĺ ćŋşšřĺłńăśšěřŋżţ łăŋăńőć ťőšőĺŋďşűĺřőćăŋŋżţ řěăłűĺľ. Ŕő¡šőňş ĺğşůěŋĺ¿ ňěţăŋĺğňă ¡šĺţ ćŋşšřĺłńăśšěřŋżţ řěăłűĺľ (ć őśŋőćŋőň ŋă ŕřĺňěřě łńăśšěřőć (CH_3I)n) ŕőść£- źěŋő ďőśšăšőůŋő ňŋőčő ĺśśńěďőćăŋĺľ. Őąğőř ¡šĺţ řăąőš ňőęŋő ŋăľšĺ ć [5]. Śůĺšăěšś£, ć ůăśšŋőśšĺ, ůšő ćăęŋş¿ řőńĳ ć őąřăğőćăŋĺĺ I_2 ŕřĺ řăğřżćě R{Iść£ğĺ ĺčřăěš ąńĺğőśšĳ ăšőňőć ľőďă ć łńăśšěřăţ ć śńşůăě řăśŕőńőęěŋĺ£ śőśěďŋĺţ ňőńěłşń \čőńőćă ł čőńőćě" (\head-to-head" structure). Ążńő ŕőłăğăŋő šăłęě, ůšő ŕřĺ ŞŤ ŇŤĹ ¡šĺţ łńăśšěřőć, ŋăř£ďş ś I^+_2 , ćśěčďă ŋăąń¿ďăěšś£ ĺőŋ I^+, łőšőřżľ őąřăğşěšś£ ć řěğşńĳšăšě őďŋőťőšőŋŋőľ ďĺśśőűĺăűĺĺ ňőńěłşń£řŋőčő ĺőŋă. Šăłĺň őąřăğőň, I^+_2 £ćń£ěšś£ ŕřěďÿěśšćěŋŋĺłőň I^+. Ůšő łăśăěšś£ ňěţăŋĺğňă őąřăğőćăŋĺ£ ĺőŋőć I^+_2 ĺ I^+, šő ążńő ŕřěďńőęěŋő ďćă őśŋőćŋżţ łăŋăńă ťőřňĺřőćăŋĺ£ ¡šĺţ ŕřőďşłšőć. Őďĺŋ ĺğ ŋĺţ śšăřšşěš ś ŕř£ňőľ ňŋőčőťőšőŋŋőľ ĺőŋĺğăűĺĺ śăňőčő łńăśšěřă ś ŕőśńěďş¿źĺň ťőšőĺŋďşűĺřőćăŋŋżň őąřăğőćăŋĺěň ćŋşšřĺ

1)e-mail: ryabov@isan.troitsk.ru

łńăśšěřă ĺőŋă I^+_2 . Ăńĳšěřŋăšĺćŋżľ łăŋăń ŋăůĺŋăěšś£ ś őąřăğőćăŋĺ£ ćŋşšřĺ łńăśšěřă ć řěğşńĳšăšě ěčő ćőğąşęďěŋĺ£ ŋěľšřăńĳŋőľ ňőńěłşńż I^+_2 ś ěě ŕőśńěďş- ¿źěľ ĺőŋĺğăűĺěľ ďő I^+_2 . İłśŕěřĺňěŋšż ś łńăśšěřăňĺ (CF_3I)n [6] ŕőğćőńĺńĺ śďěńăšĳ ćżćőď ő šőň, ůšő ćőğňőęŋż őąă łăŋăńă, ă ĺţ łőŋłřěšŋă£ řěăńĺğăűĺ£ ğăćĺśĺš őš ďńĺŋż ćőńŋż ŞŤ-ĺğńşůěŋĺ£. Ćňěśšě ś šěň ćőŕřőś ő śłőřőśšĺ ¡šĺţ ćŋşšřĺłńăśšěřŋżţ řěăłűĺľ őśšăńś£ őšłřżšżň.

2. Ć ďăŋŋőň ŕĺśĳňě ňż śőőąźăěň ő ŕř£ňőň ŋăąń¿ďěŋĺĺ ďĺŋăňĺłĺ ćŋşšřĺłńăśšěřŋőľ řěăłűĺĺ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 ć řěğşńĳšăšě ćőğąşęďěŋĺ£ łńăśšěřőć (CF_3I)n ťěňšőśěłşŋďŋżň ŞŤ-ĺğńşůěŋĺěň. İłśŕěřĺňěŋšż ŕřőćőďĺńĺśĳ ŋă şśšăŋőćłě, őŕĺśăŋŋőľ řăŋěě ć [6]. Ěě őśŋőćş śőśšăćń£ěš ťőšőĺőŋĺğăűĺőŋŋżľ ćřěň£ŕřőńěšŋżľ ňăśś-śŕěłšřőňěšř (TOF MS), őśŋăźěŋŋżľ ĺňŕşńĳśŋżň śőŕńőň (General Valve) ďń£ ŕőńşůěŋĺ£ ňőńěłşń£řŋżţ/łńăśšěřŋżţ ŕşůłőć. Ďń£ ŕőńşůěŋĺ£ łńăśšěřőć (CF_3I)n ĺśŕőńĳğőćăńăśĳ śňěśĳ CF_3I : :Ar = 1 : 15 ŕřĺ ěě ŕőńŋőň ďăćńěŋĺĺ ŋăď śőŕńőň 1.8 ąăř. Ďĺăňěšř łńăśšěřŋőčő ŕşůłă ć ğőŋě ťőšőĺőŋĺğăűĺĺ TOF MS śőśšăćń£ń 1.9 ňň, ă śřěďŋĺľ řăğňěř łńăśšěřőć ŕő ŋăÿĺň őűěŋłăň ążń řăćěŋ ⟨n⟩ ≈ 100.

Ďń£ ŞŤ-ćőğąşęďěŋĺ£ łńăśšěřőć ĺśŕőńĳğőćăńăśĳ 3-£ čăřňőŋĺłă Ti:Sapphire-ńăğěřă (ďńĺšěńĳŋőśšĳ ∼ 160 ťś, λ = 266 ŋň). Ĺğńşůěŋĺě ťőłşśĺřőćăńőśĳ ńĺŋğőľ c f = 300 ňň. Ŕřĺ ¡šőň ŕńőšŋőśšĳ ¡ŋěřčĺĺ ć łăşśšĺłě ŋě ŕřěćżÿăńă ˘_{UV} = 0.25 Ďę/śň^2. Ďń£ ĺğňěřěŋĺ£ łĺŋěšĺłĺ ťőšőĺŋďşűĺřőćăŋŋżţ řěăłűĺľ ĺśŕőńĳğőćăńăśĳ ďćşţĺňŕşńĳśŋă£ śţěňă \ŋăłăůłă{ğőŋďĺřőćăŋĺě" (pump-probe). Ć ¡šőň śńşůăě probe-ĺňŕşńĳś ŕřőţőďĺń ůěřěğ őŕšĺůěśłş¿ ńĺŋĺ¿ ğăďěřęłĺ ĺ ğăšěň ťőłşśĺřőćăńś£ ć łăňěřş TOF MS łőńńĺŋěăřŋő pump-ĺňŕşńĳśş.

3. Őąńşůěŋĺě łńăśšěřőć (CF_3I)n ťěňšőśěłşŋďŋżň ŞŤ-ĺğńşůěŋĺěň ŕřĺ ŕńőšŋőśšĺ ¡ŋěřčĺĺ ˘_{UV} > > 0.03 Ďę/śň^2 ŕřĺćőďĺš ł ŕő£ćńěŋĺ¿ ďőśšăšőůŋő ąő-

610 Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ šőň 94 ćżŕ. 7 { 8 2011 čăšőčő śŕěłšřă ĺőŋŋżţ ŕřőďşłšőć. Ŕřĺ ňăńżţ ĺ şňěřěŋŋżţ ğŋăůěŋĺ£ţ ˘_{UV} ŋăąń¿ďă¿šś£ ĺőŋż CF^+_3 , CF_2I^+, CF_3I^+, I^+_2 , CF_3I{I^+, CF_3I{IF^+_3 ĺ ř£ď ąőńěě łřşŕŋżţ ůăśšĺű. Ś şćěńĺůěŋĺěň ˘_{UV} ŕő£ćń£¿šś£ ąőńěě ňěńłĺě őśłőńłĺ I^+, CF^+_2 , CF^+, F^+ ĺ C^+, ůšő şłăğżćăěš ŋă ąőńěě čńşąőłş¿ ťřăčňěŋšăűĺ¿ łńăśšěřőć. Ć ďăńĳŋěľÿěň ś şůěšőň šőčő, ůšő ŕăřăňěšř Łěńďżÿă [7] ć ŋăÿĺţ ¡łśŕěřĺňěŋšăţ γ > 27, ďń£ őŕřěďěńěŋŋőśšĺ ąşďěň śůĺšăšĳ, ůšő ĺ ŕřĺ ťěňšőśěłşŋďŋőň ćőğąşęďěŋĺĺ ĺňěěš ňěśšő ňŋőčőťőšőŋŋă£ ĺőŋĺğăűĺ£ łńăśšěřőć (CF_3I)n, ă šěřňĺŋ \ŞŤ ŇŤĹ" ąşďěň ĺśŕőńĳğőćăšĳ ďń£ őąőğŋăůěŋĺ£ ćśěľ śőćőłşŕŋőśšĺ ťőšőţĺňĺůěśłĺţ ŕřőűěśśőć, ćěďşźĺţ ł őąřăğőćăŋĺ¿ łőŋěůŋżţ ĺőŋŋżţ ŕřőďşłšőć.

Ěśńĺ śřăćŋĺćăšĳ ŕőńşůěŋŋżľ ňăśś-śŕěłšř ś šăłőćżň ďń£ ŋăŋőśěłşŋďŋőľ ŞŤ ŇŤĹ, šő ć ŕőśńěďŋěň śńşůăě śŕěłšř ŕřőďşłšőć śşźěśšćěŋŋő ąěďŋěě ĺ śőśšőĺš ĺğ CF^+_3 , I^+ ĺ I^+_2 [6]. Śşźěśšćěŋŋő, ůšő ěśńĺ ŕřĺ ŋăŋőśěłşŋďŋőň ćőğąşęďěŋĺĺ ć ňăśś-śŕěłšřě ćňěśšě ś I^+_2 ćśěčďă ŕřĺśşšśšćşěš ĺőŋ I^+, šő ŕřĺ ťěňšőśěłşŋďŋőľ ŞŤ ŇŤĹ ĺňěěšś£ őąńăśšĳ ğŋăůěŋĺľ ˘_{UV}, ć łőšőřőľ ŋăąń¿ďăěšś£ śşźěśšćěŋŋżľ ćżţőď I^+_2 ŕřĺ ŕřăłšĺůěśłőň őšśşšśšćĺĺ I^+. İšőš ťăłš ŋăčń£ďŋő ďěňőŋśšřĺřşěš řĺś. 1, čďě ŕřěďśšăćńěŋż ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć CF^+_3 , I^+_2 ĺ I^+ őš ĺŋšěŋśĺćŋőśšĺ ŞŤ-ĺğńşůěŋĺ£. Şłăğăŋŋőě őąśšő£šěńĳśšćő ążńő ĺśŕőńĳğőćăŋő ŋăňĺ ďń£ ĺğňěřěŋĺ£ łĺŋěšĺłĺ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 ŕő ŕő£ćńěŋĺ¿ ăšőňăřŋőčő ĺőŋă ś ŕőňőźĳ¿ pump-probe ňěšőďĺłĺ. Ć ¡łśŕěřĺňěŋšě ŕěřćżľ pump-ĺňŕşńĳś őśşźěśšćń£ń ŞŤ ŇŤĹ łńăśšěřőć. Ćšőřőľ probe-ĺňŕşńĳś, ğăďěřęłă łőšőřőčő őšŋőśĺšěńĳŋő ŕěřćőčő ňőčńă ŕńăćŋő ňěŋ£šĳś£, ĺśŕőńĳğőćăńś£ ďń£ ňőŋĺšőřĺŋčă ¡ćőń¿- űĺĺ ĺśśńěďşěňżţ ůăśšĺű. Ŕńőšŋőśšĳ ¡ŋěřčĺĺ pumpĺňŕşńĳśă śőśšăćń£ńă ˘_{pump} = 0.1 Ďę/śň^2. Ć ¡šőň śńşůăě őąřăğşěšś£ ďőśšăšőůŋő ňŋőčő I^+_2 , ă śĺčŋăń I^+ ěźě ňăń (řĺś. 1). Ďń£ probe-ĺňŕşńĳśă ćěńĺůĺŋă ˘_{probe} ążńă ćżąřăŋă řăćŋőľ 0.05 Ďę/śň^2, ůšőąż śĺčŋăń I^+ šőńĳłő őš őďŋőčő ¡šőčő ĺňŕşńĳśă őšśşšśšćőćăń (řĺś. 1). Řěğşńĳšăšż ¡łśŕěřĺňěŋšă ŕřěďśšăćńěŋż ŋă řĺś. 2, čďě ŕřĺćěďěŋż ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć CF^+_3 , I^+_2 ĺ I^+, ă šăłęě śşňňăřŋőčő śĺčŋăńă őš ¡šĺţ šřěţ ĺőŋőć S_Σ őš ćřěňěŋĺ ğăďěřęłĺ td ňěęďş pumpĺ probe-ĺňŕşńĳśăňĺ. Ćĺďŋő, ůšő ćżţőď I^+ ďěľśšćĺšěńĳŋő řăśšěš ś şćěńĺůěŋĺěň td. Ŕřĺ ¡šőň ĺňěěšś£ ďćă ţăřăłšěřŋżţ ćřěňěŋĺ, τ_1 ≈ 1 ŕś ĺ τ_2 ≈ 7 ŕś, őŕĺśżćă¿źĺţ ¡šőš řőśš. İšő čőćőřĺš ő śşźěśšćőćăŋĺĺ ŕő łřăľŋěľ ňěřě ďćşţ łăŋăńőć őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 ŕřĺ ďćşţĺňŕşńĳśŋőň őąńşůěŋĺĺ. Ŋăąń¿ďă¿šś£ ąőńěě śńőęŋă£ łĺŋěšĺłă ďń£ śăňőčő I^+_2 ĺ ňőŋőšőŋŋőě şňěŋĳÿěŋĺě śĺčŋăńă CF^+_3 . Ůšő łăśăěšś£ śşňňăřŋőčő śĺčŋăńă őš šřěţ ĺőŋőć, šő ć ŕřěďěńăţ ŕőčřěÿŋőśšĺ ¡łśŕěřĺňěŋšă, S_Σ = const. Ŕőśńěďŋĺľ ťăłš £ćŋő şłă-

Řĺś. 1. Ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć CF^+_3 (1), I^+_2 (2) ĺ I^+ (3) őš ŕńőšŋőśšĺ ¡ŋěřčĺĺ ˘UV ŞŤ-ĺğńşůěŋĺ£ (λ = = 266 ŋň)

ğżćăěš ŋă őąźĺľ ĺśšőůŋĺł(ĺ) őąřăğőćăŋĺ£ ¡šĺţ šřěţ ĺőŋőć.

Ďń£ ĺŋšěřŕřěšăűĺĺ ŕőńşůěŋŋżţ ďăŋŋżţ ążńĺ ĺğňěřěŋż ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć őš ˘_{probe} ŕřĺ řăğŋżţ ğŋăůěŋĺ£ţ ğăďěřęłĺ td. Ŋă řĺś. 3 ŕřĺćěďěŋż ŕőńşůěŋŋżě ğăćĺśĺňőśšĺ ŕřĺ td = 44 ŕś, łőčďă ćśě łĺŋěšĺůěśłĺě łřĺćżě (řĺś. 2) ćżţőď£š ŋă śšăűĺőŋăřŋőě ğŋăůěŋĺě. Ć ďőśšăšőůŋő ąőńĳÿőľ őąńăśšĺ ĺğňěŋěŋĺ£ ˘_{probe} ĺňěěš ňěśšő ąńĺğłĺľ ł ńĺŋěľŋőňş řőśš ćżţőďă CF^+_3 ĺ I^+_2 , šőčďă łăł ďń£ I^+ ńĺŋěľŋżľ řőśš ŕřĺ ňăńżţ ˘_{probe} ŕěřěţőďĺš ć łćăďřăšĺůŋş¿ ğăćĺśĺňőśšĳ ŕřĺ ďăńĳŋěľÿěň şćěńĺůěŋĺĺ ˘_{probe}.

4. Ăŋăńĺğ řěğşńĳšăšőć ĺğňěřěŋĺľ ŕőğćőń£ěš ŕřěďńőęĺšĳ śńěďş¿źş¿ śţěňş ťőšőĺŋďşűĺřőćăŋŋżţ ŕřőűěśśőć ć łńăśšěřăţ (CF_3I)n (řĺś. 4). Ŕőď ďěľśšćĺěň pump-ĺňŕşńĳśă ŕřőĺśţőďĺš ĺőŋĺğăűĺ£ ňőńěłşń ć łńăśšěřě. İšő ŕőďšćěřęďăěšś£, ć ůăśšŋőśšĺ, ŋăąń¿- ďěŋĺěň ć ŋăÿĺţ ¡łśŕěřĺňěŋšăţ őąřăğőćăŋĺ£ ňăšěřĺŋśłőčő ĺőŋă CF_3I^+ ŕřĺ ťěňšőśěłşŋďŋőľ ŞŤ ŇŤĹ śćőąőďŋżţ ňőńěłşń CF_3I. Ňż ŕőńăčăěň šăłęě, ůšő ć łńăśšěřě śşźěśšćşěš ŋěłă£ ďőń£ ňőńěłşń śő śŕěűĺťĺůěśłőľ łőŋťĺčşřăűĺěľ (head-to-head, ć ůăśšŋőśšĺ),

Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ šőň 94 ćżŕ. 7 { 8 2011

612 Ć. Ň. Ăŕăšĺŋ, Ć. Ő. Łőňŕăŋěű, Ć. Ŋ. Ńőţňăŋ ĺ ďř.

Řĺś. 2. Ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć CF^+_3 (1), I^+_2 (2) ĺ I^+ (3), ă šăłęě śşňňăřŋőčő śĺčŋăńă őš ¡šĺţ ĺőŋőć (6), őš ğăďěřęłĺ td ňěęďş pump- ĺ probe-ĺňŕşńĳśăňĺ. Šőůłĺ { ¡łśŕěřĺňěŋš, śŕńőÿŋżě łřĺćżě { ňőďěńĳŋżľ řăśůěš. Łřĺćżě 4 ĺ 5 { řăśůěšŋżě ćłńăďż ć ĺőŋŋżľ śĺčŋăń I^+ őš ŕěřćőčő (τ1 ß 1 ŕś) ĺ ćšőřőčő (τ2 ß 7 ŕś) łăŋăńőć őąřăğőćăŋĺ£ ¡šőčő ĺőŋă

łőčďă ďćă ăšőňă ľőďă ş śőśěďŋĺţ ňőńěłşń CF_3I ć łńăśšěřě ŋăţőď£šś£ ŋă ŋăĺňěŋĳÿěň řăśśšő£ŋĺĺ. Šăłĺě \ďĺňěřőŕőďőąŋżě" łőŋťĺčşřăűĺĺ (ćżďěńěŋż ŕř£ňőşčőńĳŋżňĺ śłőąłăňĺ ŋă řĺś. 4), ąşďşůĺ ĺőŋĺğőćăŋŋżňĺ, śšăŋőć£šś£ ĺśšőůŋĺłőň őąřăğőćăŋĺ£ ňőńěłşń£řŋőčő ĺőŋă I^+_2 ć ŕřőűěśśě ğăţćăšă ĺőŋőň I^+ ăšőňă I ş ŕřĺńěčă¿źěľ ŋěľšřăńĳŋőľ ňőńěłşńż. İšőš ŕřőűěśś şůšěŋ ć ćĺďě ŕěřćőčő, ąőńěě ążśšřőčő łăŋăńă őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 (śő ćřěňěŋěň τ_1 ≈ 1 ŕś). Ŕőńşůěŋŋżľ šăłĺň őąřăğőň I^+_2 ňőęěš ć ďăńĳŋěľÿěň ďĺśśőűĺĺřőćăšĳ ŕřĺ ŕőčńőźěŋĺĺ őďŋőčő ďőŕőńŋĺšěńĳŋőčő łćăŋšă ĺğ probe-ĺňŕşńĳśă: I^+_2 →I + I^+. Šăłĺň őąřăğőň, ŕő \ążśšřőľ" ůăśšĺ łĺŋěšĺłĺ ĺőŋă I^+ ňőęŋő śşďĺšĳ ő ćřěňěŋĺ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 ŋěŕőśřěďśšćěŋŋő ĺğ łńăśšěřă. Őšňěšĺň, ůšő ĺňěŋŋő ďĺśśőűĺăűĺ£ I^+_2 ŕřőąŋżň ĺňŕşńĳśőň őšćěůăěš ğă ŋĺśŕăďă¿źş¿ ůăśšĳ łĺŋěšĺůěśłőľ łřĺćőľ ďń£ ¡šőčő ĺőŋă ŋă řĺś. 2. Ňż šăł-

Řĺś. 3. Ğăćĺśĺňőśšĳ ćżţőďă ĺőŋőć CF^+_3 , I^+_2 ĺ I^+ őš ŕńőšŋőśšĺ ¡ŋěřčĺĺ probe-ĺňŕşńĳśă ŕřĺ ťĺłśĺřőćăŋŋőľ ğăďěřęłě td ňěęďş pump- ĺ probe-ĺňŕşńĳśăňĺ (˘probe = = 0.1 Ďę/śň^2, td = 44 ŕś). Šőůłĺ { ¡łśŕěřĺňěŋš, śŕńőÿŋżě łřĺćżě { ňőďěńĳŋżľ řăśůěš

Řĺś. 4. Śţěňă ťőšőĺŋďşűĺřőćăŋŋżţ řěăłűĺľ ć łńăśšěřăţ (CF3I)n

ęě ŕőńăčăěň, ůšő, ŕőňĺňő ğăŕşśłă řěăłűĺĺ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 , pump-ĺňŕşńĳś ĺŋďşűĺřşěš ćŋşšřĺłńăśšěřŋżě ŕřěćřăźěŋĺ£, ŕřĺćőď£źĺě ł ŕő£ćńěŋĺ¿ ğă ćřěň£ τ_2 ≈ 7 ŕś ĺśšőůŋĺłőć ďőŕőńŋĺšěńĳŋőčő ŕőńşůěŋĺ£ I^+_2 . Šăłőćżňĺ, ć ůăśšŋőśšĺ, ňőčşš ążšĳ řěăńĳŋő ŋăąń¿- ďăěňżě ĺőŋż CF_3I{I^+. Ŋă řĺś. 4 ¡šőš ŕřőűěśś ŕőłăğăŋ ć ćĺďě ćšőřőčő łăŋăńă őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 . Ć őšńĺůĺě őš ŕěřćőčő łăŋăńă, ďń£ ŕő£ćńěŋĺ£ I^+_2 ĺğ ŋőćőčő ŕřěďÿěśšćěŋŋĺłă šřěąşěšś£ ŕőčńőźěŋĺě őďŋőčő łćăŋšă ĺğńşůěŋĺ£ probe-ĺňŕşńĳśă. Ğăšěň, ŕőśńě ŕőčńőźěŋĺ£ ěźě őďŋőčő łćăŋšă ĺğ probe-ĺňŕşńĳśă, ŕřőĺśţőď£š ďĺśśőűĺăűĺ£ I^+_2 ĺ őąřăğőćăŋĺě ďőŕőńŋĺšěńĳŋżţ ĺőŋőć I^+. Őŕĺśăŋŋżľ ňěţăŋĺğň ćšőřőčő łăŋăńă ţőřőÿő śőčńăśşěšś£ ś ¡łśŕěřĺňěŋšăńĳŋżňĺ ŋăąń¿ďěŋĺ£ňĺ. Ć ůăśšŋőśšĺ, őŋ őąž£śŋ£ěš ŕěřěţőď ŋă łćăďřăšĺůŋş¿ ğăćĺśĺňőśšĳ ćżţőďă I^+ ŕřĺ şćěńĺůěŋĺĺ ˘_{probe} (řĺś. 3). Śţěňă řěăłűĺľ ŋă řĺś. 4 şůĺšżćăěš šăłęě ćőğňőęŋżě łăŋăńż őąřăğőćăŋĺ£ CF^+_3 . Řěğşńĳšăš řěÿěŋĺ£ łĺŋěšĺůěśłĺţ şřăćŋěŋĺľ, őŕĺśżćă¿źĺţ řěăłűĺĺ ŋă řĺś. 4 [8], ŕřĺćěďěŋ ŋă řĺś. 2 ĺ 3 śŕńőÿŋżňĺ łřĺćż-

Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ šőň 94 ćżŕ. 7 { 8 2011 ňĺ. Ćĺďŋő, ůšő ŕřĺ řăğşňŋżţ ğŋăůěŋĺ£ţ ŕăřăňěšřőć ŕřěďńőęěŋŋă£ ňőďěńĳ ţőřőÿő śőčńăśşěšś£ ś ¡łśŕěřĺňěŋšőň, ŕřĺůěň ¡šă ňőďěńĳ őďŋőćřěňěŋŋő őŕĺśżćăěš ďćă řăğńĺůŋżţ šĺŕă ĺğňěřěŋĺľ: łĺŋěšĺůěśłĺě ğăćĺśĺňőśšĺ ćżţőďă ĺőŋőć ĺ ğăćĺśĺňőśšĺ ĺţ ćżţőďă őš ĺŋšěŋśĺćŋőśšĺ probe-ĺňŕşńĳśă.

5. Ćżŕőńŋěŋŋżě ĺśśńěďőćăŋĺ£ ŕőłăğăńĺ, ůšő ŕřőűěśśż ŞŤ ŇŤĹ łńăśšěřőć (CF_3I)n ťěňšőśěłşŋďŋżňĺ ĺ ŋăŋőśěłşŋďŋżňĺ ĺňŕşńĳśăňĺ ćěśĳňă śşźěśšćěŋŋő řăğńĺůă¿šś£, ć ůăśšŋőśšĺ ŕő śőśšăćş őąřăğş¿źĺţś£ ĺőŋŋżţ ŕřőďşłšőć. Őśşźěśšćńěŋő ŕř£ňőě ŋăąń¿ďěŋĺě łĺŋěšĺłĺ őąřăğőćăŋĺ£ ĺőŋŋżţ ŕřőďşłšőć ć ŕřőűěśśě ťěňšőśěłşŋďŋőľ ŞŤ ŇŤĹ łńăśšěřőć (CF_3I)n, ćłń¿ůă£ łĺŋěšĺłş ćŋşšřĺłńăśšěřŋőľ řěăłűĺĺ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 . Őąŋăřşęěŋő ďćă ţăřăłšěřŋżţ ćřěňěŋĺ őąřăğőćăŋĺ£ ¡šőčő ŕřőďşłšă, ůšő śőőšćěšśšćşěš ďćşň ćőğňőęŋżň łăŋăńăň řěăłűĺĺ ěčő őąřăğőćăŋĺ£. Ŕěřćżľ łăŋăń śőőšćěšśšćşěš őąřăğőćăŋĺ¿ I^+_2 ŋěŕőśřěďśšćěŋŋő ć ĺśţőďŋőň łńăśšěřě ś ţăřăłšěřŋżň ćřěňěŋěň τ_1 ≈ 1 ŕś, ćšőřőľ { őąřăğőćăŋĺ¿ I^+_2 ĺğ ŋőćőčő ĺśšőůŋĺłă, łőšőřżľ ťőřňĺřşěšś£ ğă ćřěň£ τ_2 ≈ 7 ŕś ć řěğşńĳšăšě ďěľśšćĺ£ pump-ĺňŕşńĳśă. Ŕřěďńőęěŋă ňőďěńĳ ĺśśńěďşěňżţ řěăłűĺľ, łőšőřă£ ŋăţőďĺšś£ ć ţőřőÿěň śőčńăśĺĺ ś řěğşńĳšăšăňĺ ĺğňěřěŋĺľ.

Ŕőńşůěŋŋżě řěğşńĳšăšż ŕőğćőń£¿š śďěńăšĳ ćżćőď ő šőň, ůšő ŕřĺ őąřăğőćăŋĺĺ I^+_2 ć ŕřőűěśśě ŞŤ ŇŤĹ ĺśśńěďşěňżţ łńăśšěřőć ćăęŋş¿ řőńĳ ĺčřă¿š śşźěśšćş¿źĺě ć łńăśšěřě ąńăčőŕřĺ£šŋżě śšřşłšşřŋżě łőŋťĺčşřăűĺĺ ňőńěłşń CF_3I, łőšőřżě őąěśŕěůĺćă¿š őąřăğőćăŋĺě ¡šőčő ĺőŋă ŕő ŕěřćőňş łăŋăńş ć řěğşńĳšăšě ďěľśšćĺ£ šőńĳłő pump-ĺňŕşńĳśă. Łřőňě šőčő, ¡šőš ĺňŕşńĳś, ŕő-ćĺďĺňőňş, ĺŋĺűĺĺřşěš ć łńăśšěřě ŕřőűěśśż ćŋşšřěŋŋěľ śšřşłšşřŋőľ ŕěřěśšřőľłĺ, ć řěğşńĳšăšě łőšőřżţ ł ňőňěŋšş ŕřĺţőďă probe-ĺňŕşńĳśă ćŋőćĳ őąřăğş¿šś£ śšřşłšşřż, ąńăčőŕřĺ£šŋżě ďń£ őąřăğőćăŋĺ£ I^+_2 , ŋő şęě ŕőď ďěľśšćĺěň probe-ĺňŕşńĳśă. Ĺňěŋŋő ťőřňĺřőćăŋĺě šăłĺţ śšřşłšşř őŕřěďěń£ěš łĺŋěšĺłş ďőąăćőůŋőčő ćżţőďă I^+_2 ŕő ćšőřőňş łăŋăńş.

Řăąőšă ćżŕőńŋěŋă ŕřĺ ŕőďďěřęłě Řőśśĺľśłőčő ťőŋďă ťşŋďăňěŋšăńĳŋżţ ĺśśńěďőćăŋĺľ (ŕřőěłš # 10- 02-00408).

1. S. P. Sapers, V. Vaida, and R. Naaman, J. Chem. Phys.

88, 3638 (1988).

2. Y. B. Fan, K. L. Randall, and D. J. Donaldson, J. Chem.

Phys. 98, 4700 (1993).

3. C. A. Taatjes, J. W. G. Mastenbroek, G. van den Hoek et al., J. Chem. Phys. 98, 4355 (1993).

4. V. N. Lokhman, D. D. Ogurok, and E. A. Ryabov, Chem.

Phys. 333, 85 (2007).

5. K. V. Vidma, A. V. Baklanov, E. B. Khvorostov et al., J.

Chem. Phys. 122, 204301 (2005).

6. Ć. Ň. Ăŕăšĺŋ, Ć. Ŋ. Ńőţňăŋ, Ŋ.-Ď. Ď. Őčşřőł ĺ ďř., ĘİŠŤ 139, 5 (2011).

7. Ń. Ć. Łěńďżÿ, ĘİŠŤ 47, 1945 (1964).

8. Ć. Ň. Ăŕăšĺŋ, Ć. Ő. Łőňŕăŋěű, Ć. Ŋ. Ńőţňăŋ et al. (ć ŕěůăšĺ).

Ŕĺśĳňă ć ĘİŠŤ šőň 94 ćżŕ. 7 { 8 2011